TITL DH203_0m in C2/c
    DH203_0m.res
    created by SHELXL-2018/3 at 19:01:34 on 08-Dec-2018
CELL 0.71073 9.7189 8.8631 5.2779 90 106.5104 90
ZERR 4 0.0019 0.0018 0.001 0 0.0087 0
LATT 7
SYMM -X,+Y,0.5-Z
SFAC Ca Mg O Si Fe
UNIT 4 4 24 8 1
EADP Mg Fe
EXYZ Mg Fe
EADP CA MM2'
EADP O2 O2'

L.S. 12
PLAN  20
SIZE 0.111 0.121 0.205
TEMP 23
LIST 6
BOND
fmap 2
ACTA

WGHT      0.0163      1.0933 
EXTI    0.050495
FVAR       0.23998   0.86844   0.85082   0.88905
CA    1    0.000000    0.300811    0.250000    30.50000    0.01351    0.01211 =
         0.00910    0.00000    0.00024    0.00000
MM2'  2    0.000000    0.258723    0.250000   -30.50000    0.01351    0.01211 =
         0.00910    0.00000    0.00024    0.00000
MG    2    0.000000    0.906439    0.250000    20.50000    0.00694    0.00734 =
         0.00597    0.00000    0.00183    0.00000
FE    5    0.000000    0.906439    0.250000   -20.50000    0.00694    0.00734 =
         0.00597    0.00000    0.00183    0.00000
SI    4    0.288692    0.092708    0.231554    11.00000    0.00826    0.00847 =
         0.00943   -0.00076    0.00349   -0.00031
O1    3    0.114342    0.086490    0.139349    11.00000    0.00946    0.01414 =
         0.01244   -0.00096    0.00377    0.00109
O2    3    0.362332    0.253904    0.319135    41.00000    0.01546    0.01113 =
         0.01089   -0.00065    0.00359   -0.00070
O2'   3    0.381925    0.242876    0.378876   -41.00000    0.01546    0.01113 =
         0.01089   -0.00065    0.00359   -0.00070
O3    3    0.352269    0.018846    0.996773    11.00000    0.01013    0.01649 =
         0.01381   -0.00471    0.00314    0.00019
HKLF 4




REM  DH203_0m in C2/c
REM wR2 = 0.0510, GooF = S = 1.147, Restrained GooF = 1.147 for all data
REM R1 = 0.0193 for 584 Fo > 4sig(Fo) and 0.0232 for all 645 data
REM 55 parameters refined using 0 restraints

END 
 
WGHT      0.0163      1.0933 

REM Highest difference peak  0.331,  deepest hole -0.311,  1-sigma level  0.083
Q1    1   0.1832  0.0911  0.1689  11.00000  0.05    0.33
Q2    1   0.3114  0.0773  1.0575  11.00000  0.05    0.30
Q3    1   0.3038  0.1995  0.2515  11.00000  0.05    0.30
Q4    1   0.3567  0.1556  0.3107  11.00000  0.05    0.29
Q5    1   0.0823  0.0761 -0.0301  11.00000  0.05    0.29
Q6    1   0.3430 -0.0170  0.8612  11.00000  0.05    0.27
Q7    1   0.4288  0.2200  0.3071  11.00000  0.05    0.25
Q8    1   0.4441  0.1798  0.4520  11.00000  0.05    0.23
Q9    1   0.1044  0.1443  0.2134  11.00000  0.05    0.22
Q10   1   0.4382  0.3107  0.3169  11.00000  0.05    0.21
Q11   1   0.3481  0.0299  1.1369  11.00000  0.05    0.21
Q12   1  -0.0265  0.2656  0.1390  11.00000  0.05    0.20
Q13   1  -0.0657  0.9631  0.2098  11.00000  0.05    0.20
Q14   1   0.0831  0.0380  0.2028  11.00000  0.05    0.20
Q15   1   0.3330  0.2721  0.2204  11.00000  0.05    0.20
Q16   1   0.1550  0.1992  0.1540  11.00000  0.05    0.19
Q17   1   0.2351  0.2798  0.4280  11.00000  0.05    0.18
Q18   1   0.0834  0.2665  0.2433  11.00000  0.05    0.18
Q19   1   0.4294 -0.0265  1.1012  11.00000  0.05    0.18
Q20   1   0.2496  0.0407  0.9120  11.00000  0.05    0.17
